INPUT: NaCl-NH3-CO2-H2O SENSITIVITIVY.inm
MODNAME: apmain
RUNID: NaCl-NH3-CO2-H2O SENSITIVITIVY
NEW_RUNID: NaCl-NH3-CO2-H2O SENSITIVITIVY
OLD_RUNID: NaCl-NH3-CO2-H2O SENSITIVITIVY
PDF: NaCl-NH3-CO2-H2O SENSITIVITIVY.appdf
USERNAME: moureabe
XMOD: C:\Program Files\AspenTech\Aspen Plus V12.0\Engine\xeq\apmain
SPONLY:
DBCONN: _0948lcc.ads
