INPUT: CACL2-NH3-CO2-H2O SENSITIVITY.inm
MODNAME: apmain
RUNID: CACL2-NH3-CO2-H2O SENSITIVITY
NEW_RUNID: CACL2-NH3-CO2-H2O SENSITIVITY
OLD_RUNID: CACL2-NH3-CO2-H2O SENSITIVITY
PDF: CACL2-NH3-CO2-H2O SENSITIVITY.appdf
USERNAME: moureabe
XMOD: C:\Program Files\AspenTech\Aspen Plus V12.0\Engine\xeq\apmain
SPONLY:
DBCONN: _0221ykb.ads
